TERMASGEOMETRICAS
CHILE

MENU

Dieciocho piscinas de piedra rellenas de pura agua caliente termal sin filtrar ni calentar en medio de bosques nativos del parque nacional Villarica.

Las piscinas se llenan con pura agua termal proveniente de más de 60 fuentes que brotan naturalmente a 80ºC de temperatura.
Se dejan enfriar hasta que lleguen a 41ºC para ser usadas.

Para lograr el descanso en medio de la naturaleza brutal,
nos ocupamos de dar la seguridad y los cuidados necesarios.

Las termas son una obra del arquitecto Germán del Sol, y han obtenido numerosos premios en todo el mundo.

El agua termal en las piscinas no se  filtra, se mantiene limpia y pura porque siempre se está renovando.

Tenemos un Quincho con terrazas para descansar, conversar, leer o comer algo rico hecho en casa.

Abierto todos los días del año
desde las 10 hasta las 19 hrs.
Fines de semana largos y vacaciones hasta las 21 hrs.